;HSI_Sevenocean_EF3.def : 声明 DLL 的模块参数。

LIBRARY "HSI"

EXPORTS
      ;此处可以是显式导出
	  
HSI_STARTUP
HSI_GET_INTERFACE_VERSION
HSI_GET_MACHINE_INFO
HSI_SET_EVENT_CALLBACK
HSI_SHUTDOWM

HSI_MOTION_IS_SUPPORTED
HSI_MOTION_GET_FIREWAREVERION
HSI_MOTION_STARTUP
HSI_MOTION_IS_HOMED
HSI_EF3MOTION_GET_SPEED_XYZ
HSI_MOTION_SET_SPEED_XYZ
HSI_MOTION_GET_FOCUSSPEED_XYZ
HSI_MOTION_SET_FOCUSSPEED_XYZ
HSI_MOTION_GET_ACCELERATION_XYZ
HSI_MOTION_SET_ACCELERATION_XYZ
HSI_MOTION_GET_SPEED_R
HSI_MOTION_SET_SPEED_R
HSI_MOTION_GET_ACCELERATION_R
HSI_MOTION_SET_ACCELERATION_R
HSI_MOTION_GET_SCALE_RESOLUTION
HSI_MOTION_SET_SCALE_RESOLUTION
HSI_MOTION_GET_DEADBAND
HSI_MOTION_GET_REFRESH_DEADBAND
HSI_MOTION_JOG
HSI_MOTION_STOP_JOG
HSI_MOTION_GET_ENCPRF_MULTI
HSI_MOTION_GET_POSITION_XYZ
HSI_MOTION_GET_POSITIONPROBE
HSI_MOTION_JOG_PROBE
HSI_MOTION_SET_POSITION_XYZ
HSI_MOTION_SET_POSITION_XYZA
HSI_MOTION_SET_POSITION_XYZ_CACHE
HSI_MOTION_SET_CIRCLEINTERPOLATE
HSI_MOTION_GET_POSITION_R
HSI_MOTION_SET_POSITION_R
HSI_MOTION_ABORT_MOTION
HSI_MOTION_GET_DIO
HSI_MOTION_SET_DIO
HSI_MOTION_GET_AXISSTATUS
HSI_MOTION_DCC_PPStartPoint
HSI_MOTION_DCC_SCAN_SET_DATA
HSI_MOTION_DCC_SCAN_START
HSI_MOTION_DCC_SCAN_STOP
HSI_MOTION_DCC_FORLIGHT_PLATE
HSI_MOTION_SET_TRIGGERLIGHT
HSI_MOTION_IO_STEP
HSI_MOTION_ZERO_POS
HSI_MOTION_IOPROGRAM_DATA
HSI_MOTION_GET_ENCODER_XYZ
HSI_MOTION_IS_SUPPORTED_EX
HSI_MOTION_STARTUP_EX
HSI_MOTION_GET_SCALE_RESOLUTION_EX
HSI_MOTION_SET_SCALE_RESOLUTION_EX
HSI_MOTION_GET_POSITION_EX
HSI_MOTION_SET_POSITION_EX
HSI_MOTION_GET_SPEED_EX
HSI_MOTION_SET_SPEED_EX
HSI_MOTION_GET_ACCELERATION_EX
HSI_MOTION_SET_ACCELERATION_EX

HSI_MOTION_STARTPLCJOB
HSI_MOTION_SENDBINRESULT
HSI_MOTION_TRIGGLECOUNT

HSI_MOTION_GLUE_PPSPNTS
HSI_MOTION_GLUE_DISPENSER
HSI_MOTION_GLUE_DISPENSERSTART

HSI_MOTION_SHUTDOWN
HSI_MOTION_FINDORIGINTEST

HSI_ILLUMINATION_IS_SUPPORTED
HSI_ILLUMINATION_STARTUP
HSI_ILLUMINATION_GET_LAMP_COUNT
HSI_ILLUMINATION_GET_LAMP_INFO
HSI_ILLUMINATION_GET_LAMP_STATE
HSI_ILLUMINATION_SET_LAMP_STATE
HSI_ILLUMINATION_SET_SELECTEDINDEX
HSI_ILLUMINATION_GET_LAMP_STATE_ALL
HSI_ILLUMINATION_SET_LAMP_STATE_ALL
HSI_ILLUMINATION_SHUTDOWN
HSI_ILLUMINATION_TESTLIGHT

HSI_TP_STARTUP
HSI_TP_ENABLE
HSI_TP_GETACTIVEPROBE
HSI_TP_SETACTIVEPROBE
HSI_TP_SETMANUALTOUCHDATA
HSI_TP_SETTIPOFFSET
HSI_TP_GETTIPOFFSET
HSI_TP_SETUPMEASUREPOINT
HSI_TP_DOMEASURE
HSI_TP_ISMEASURING
HSI_TP_GETMEASUREDATA
HSI_MOTION_SET_PLAN_SCAN
HSI_TP_SHUTDOWN